Beitragsanmeldung zur Konferenz Freiburg 2008

Kalibration und Rekonstruktion elektromagnetischer Schauer des “6 m Taggers” des ZEUS-Experiments — Robert Klanner , Peter Schleper , Thomas Sch örner-Sadenius , •Matthias Schr öder , Thorben Theedt und Monica Turcato — Universit ät Hamburg, Institut f ür Experimentalphysik, Luruper Chaussee 149, 22761 Hamburg Am Elektron-Proton-Beschleuniger HERA (DESY/Hamburg) wurden von M ärz bis Juni 2007 Daten bei verschiedenen Schwerpunktsenergien genommen mit dem Ziel, eine direkte Messung der longitudinalen Strukturfunktion F_L durchzuf ühren. F ür die Messung ist es notwendig, den Untergrund von Photoproduktionsereignissen von Ereignissen der tiefinelastischen Streuung abzuziehen. Mit Hilfe des “6 m Taggers”, einem kleinen elektromagnetischen Wolfram-Spaghetti-Kalorimeter, das in ca. 6 m Entfernung vom Wechselwirkungspunkt in Elektron Flugrichtung installiert ist, werden Photoproduktionsereignisse identifiziert.

Im Vortrag werden Technik und Ergebnisse der Kalibration des Kalorimeters mit Hilfe von Bethe-Heitler-Ereignissen ep → epγ vorgestellt und Methoden der Energie- und Ortsrekonstruktion pr äsentiert.

Part: T Type: Vortrag;Talk Topic: 3.3 Kalorimeter Email: matthias.schroeder@desy.de